Summary Page Created:Thu September 14, 2006 23:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500295

Instrument: ACIS Obs ID: 3493 Source: XRF020427 PI: Dr Derek Fox Title: CHANDRA ARCSECOND LOCALIZATION OF THE X-RAY FLASH XRF020427

acisf03493N003 full img2.fits acisf03493N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu September 14, 2006 23:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500295

Instrument: ACIS Obs ID: 3493 Source: XRF020427 PI: Dr Derek Fox Title: CHANDRA ARCSECOND LOCALIZATION OF THE X-RAY FLASH XRF020427

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-15T03:01:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-05-06T05:24:16 Observation start date DATE-END 2002-05-06T09:49:21 Observation end date RA PNT 332.348812405 Pointing RA DEC PNT -65.284427196736 Pointing Dec ROLL PNT 114.33192692029 Pointing Roll RA TARG 332.39 Observer’s specified target RA DEC TARG -65.326806 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-15T03:22:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-05-06T05:24:16 Observation start date DATE-END 2002-05-06T09:49:21 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT XRF020427 Source name TITLE CHANDRA ARCSECOND LO- CALIZATION OF THE X-RAY FLASH XRF020427

Propos

OBSERVER Dr Derek Fox Principal investigator OBS ID 3493 Observation id SEQ NUM 500295 Sequence number RA NOM 332.348812405 Nominal RA DEC NOM -65.284427196736 Nominal Dec ROLL NOM 114.33192692029 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu September 14, 2006 23:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500295

Instrument: ACIS Obs ID: 3493 Source: XRF020427 PI: Dr Derek Fox Title: CHANDRA ARCSECOND LOCALIZATION OF THE X-RAY FLASH XRF020427

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.482058 -65.329614 262.857147 18.560469 14.162204 332.394542 -65.259669 108.857140 12.405036 8.775238 332.177913 -64.983165 331.770752 42.515083 7.803602 331.917589 -65.029093 269.893677 35.398422 7.624455 332.653395 -65.275898 72.954544 11.039109 6.608735 332.024035 -65.009930 249.681061 40.801949 6.119341 332.367619 -65.325614 54.714287 9.040798 6.051931 332.087289 -64.997369 239.222595 40.839973 5.857560 332.241055 -65.287896 52.142857 9.331176 5.588027 331.993315 -65.016167 228.478409 42.075897 5.430149