Summary Page Created:Sat August 26, 2006 00:28 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600219

Instrument: ACIS Obs ID: 2882 Source: NGC507 PI: Dr. Stephen Murray Title: NGC507 – A GALAXY IN THE ACT OF MERGING

acisf02882N002 full img2.fits acisf02882N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat August 26, 2006 00:28 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600219

Instrument: ACIS Obs ID: 2882 Source: NGC507 PI: Dr. Stephen Murray Title: NGC507 – A GALAXY IN THE ACT OF MERGING

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-26T03:57:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-01-08T04:48:20 Observation start date DATE-END 2002-01-08T17:35:53 Observation end date RA PNT 20.914066094758 Pointing RA DEC PNT 33.236151950772 Pointing Dec ROLL PNT 288.29385253582 Pointing Roll RA TARG 20.908333 Observer’s specified target RA DEC TARG 33.256667 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-26T04:27:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-01-08T04:48:20 Observation start date DATE-END 2002-01-08T17:35:53 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-0123 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC507 Source name TITLE NGC507 – A GALAXY IN THE ACT OF MERGING

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 2882 Observation id SEQ NUM 600219 Sequence number RA NOM 20.914066094758 Nominal RA DEC NOM 33.236151950772 Nominal Dec ROLL NOM 288.29385253582 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat August 26, 2006 00:28 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600219

Instrument: ACIS Obs ID: 2882 Source: NGC507 PI: Dr. Stephen Murray Title: NGC507 – A GALAXY IN THE ACT OF MERGING

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 21.046646 33.236790 260.515015 19.801609 13.156254 20.798531 33.182042 210.539993 17.691290 11.900772 21.056703 33.144454 168.500000 17.023861 9.897873 20.892163 33.120239 149.199997 15.734534 9.482327 20.781504 33.256034 127.360001 14.227437 8.951717 20.975904 33.393443 117.309998 15.636250 7.502439 21.018373 33.128148 110.181816 14.807073 7.441161 21.036548 33.195073 77.974998 11.486954 6.788136 20.957279 33.180465 77.714287 11.596915 6.701290 20.916307 33.256092 156.857147 23.472811 6.682503