Summary Page Created:Tue November 20, 2007 17:01 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600229

Instrument: HRC Obs ID: 2892 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

hrcf02892N003 full img2.fits hrcf02892N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 17:01 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600229

Instrument: HRC Obs ID: 2892 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T21:52:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-01-16T04:23:56 Observation start date DATE-END 2002-01-16T04:47:26 Observation end date RA PNT 10.534754154422 Pointing RA DEC PNT 40.917362168318 Pointing Dec ROLL PNT 296.83754928569 Pointing Roll RA TARG 10.532917 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.921 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T22:00:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-01-16T04:23:56 Observation start date DATE-END 2002-01-16T04:47:26 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-S1 Source name TITLE SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Proposa

OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 2892 Observation id SEQ NUM 600229 Sequence number RA NOM 10.534754154422 Nominal RA DEC NOM 40.917362168318 Nominal Dec ROLL NOM 296.83754928569 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 17:01 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600229

Instrument: HRC Obs ID: 2892 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.566117 41.020516 47.692501 8.810152 5.413357 10.677080 40.864665 32.556820 8.092592 4.023039 10.152100 40.826097 42.466965 13.447731 3.157928 10.813858 41.114716 35.708332 11.580037 3.083611 10.621461 41.076361 27.103449 9.009695 3.008254