Summary Page Created:Wed November 21, 2007 16:57 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600230

Instrument: HRC Obs ID: 2893 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

hrcf02893N003 full img2.fits hrcf02893N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 16:57 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600230

Instrument: HRC Obs ID: 2893 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T21:48:36 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-02T21:05:46 Observation start date DATE-END 2002-06-02T21:30:56 Observation end date RA PNT 10.536332232813 Pointing RA DEC PNT 40.925176646006 Pointing Dec ROLL PNT 88.712201769061 Pointing Roll RA TARG 10.532917 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.921 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T21:56:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-02T21:05:46 Observation start date DATE-END 2002-06-02T21:30:56 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-S1 Source name TITLE SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Proposa

OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 2893 Observation id SEQ NUM 600230 Sequence number RA NOM 10.536332232813 Nominal RA DEC NOM 40.925176646006 Nominal Dec ROLL NOM 88.712201769061 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 16:57 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600230

Instrument: HRC Obs ID: 2893 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.477648 40.946717 101.875000 11.690744 8.714159 10.565862 41.020638 71.477272 10.361160 6.898578 10.677374 40.864605 51.477272 9.215050 5.586218 10.581018 41.206124 40.625000 12.019585 3.379900 10.508803 41.113069 26.666666 8.105989 3.289749