Summary Page Created:Tue November 20, 2007 17:01 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600242

Instrument: HRC Obs ID: 2905 Source: M31-CORE PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

hrcf02905N003 full img2.fits hrcf02905N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 17:01 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600242

Instrument: HRC Obs ID: 2905 Source: M31-CORE PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T21:51:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-01-16T04:47:26 Observation start date DATE-END 2002-01-16T05:10:56 Observation end date RA PNT 10.686197113001 Pointing RA DEC PNT 41.26497156353 Pointing Dec ROLL PNT 296.74050576993 Pointing Roll RA TARG 10.685 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.268972 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T21:59:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-01-16T04:47:26 Observation start date DATE-END 2002-01-16T05:10:56 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-CORE Source name TITLE SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Proposa

OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 2905 Observation id SEQ NUM 600242 Sequence number RA NOM 10.686197113001 Nominal RA DEC NOM 41.26497156353 Nominal Dec ROLL NOM 296.74050576993 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 17:01 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600242

Instrument: HRC Obs ID: 2905 Source: M31-CORE PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.660751 41.267684 142.541672 14.209265 10.031600 10.595491 41.259728 83.692497 10.861229 7.705620 10.595459 41.259704 83.142860 11.033554 7.535456 10.696439 41.274559 48.916668 8.649004 5.655757 10.718740 41.315142 41.238636 8.150754 5.059487 10.617673 41.206396 40.916668 8.102255 5.050035 10.728774 41.267562 37.000000 7.347675 5.035606 10.702048 41.255919 37.958332 7.695082 4.932805 10.716746 41.518963 69.393105 14.939842 4.644835 10.702325 41.422548 38.590000 8.382493 4.603642