Summary Page Created:Tue November 20, 2007 14:31 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600244

Instrument: HRC Obs ID: 2907 Source: M31-N1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

hrcf02907N003 full img2.fits hrcf02907N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 14:31 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600244

Instrument: HRC Obs ID: 2907 Source: M31-N1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T19:21:03 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-09-08T12:54:19 Observation start date DATE-END 2001-09-08T13:19:29 Observation end date RA PNT 11.025914462687 Pointing RA DEC PNT 41.725417933082 Pointing Dec ROLL PNT 149.00744482894 Pointing Roll RA TARG 11.029167 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.721 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T19:29:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-09-08T12:54:19 Observation start date DATE-END 2001-09-08T13:19:29 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-N1 Source name TITLE SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Proposa

OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 2907 Observation id SEQ NUM 600244 Sequence number RA NOM 11.025914462687 Nominal RA DEC NOM 41.725417933082 Nominal Dec ROLL NOM 149.00744482894 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 14:31 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600244

Instrument: HRC Obs ID: 2907 Source: M31-N1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 11.299356 41.517489 30.416666 9.257546 3.285608 11.223116 42.011781 35.860466 11.444895 3.133315