Summary Page Created:Thu January 18, 2007 03:43 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700452

Instrument: ACIS Obs ID: 3013 Source: UM425 PI: Dr. PAUL GREEN Title: ORIENTATION VS. EVOLUTION FROM A UNIQUE BALQSO

acisf03013N002 full img2.fits acisf03013N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu January 18, 2007 03:43 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700452

Instrument: ACIS Obs ID: 3013 Source: UM425 PI: Dr. PAUL GREEN Title: ORIENTATION VS. EVOLUTION FROM A UNIQUE BALQSO

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T07:49:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-13T07:19:48 Observation start date DATE-END 2001-12-14T14:46:36 Observation end date RA PNT 170.84193152838 Pointing RA DEC PNT 1.6373489509507 Pointing Dec ROLL PNT 61.386991262795 Pointing Roll RA TARG 170.835833 Observer’s specified target RA DEC TARG 1.629778 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T08:40:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-13T07:19:48 Observation start date DATE-END 2001-12-14T14:46:36 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-23678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT UM425 Source name TITLE ORIENTATION VS. EVOLUTION FROM A UNIQUE BALQSO

Proposal title

OBSERVER Dr. PAUL GREEN Principal investigator OBS ID 3013 Observation id SEQ NUM 700452 Sequence number RA NOM 170.84193152838 Nominal RA DEC NOM 1.6373489509507 Nominal Dec ROLL NOM 61.386991262795 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu January 18, 2007 03:43 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700452

Instrument: ACIS Obs ID: 3013 Source: UM425 PI: Dr. PAUL GREEN Title: ORIENTATION VS. EVOLUTION FROM A UNIQUE BALQSO

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 170.836436 1.629875 4860.000000 72.834373 66.726738 170.807066 1.454561 2361.727295 63.674652 37.090538 170.776441 1.630470 1730.714233 47.713276 36.273224 170.807041 1.453352 1709.625000 64.461586 26.521608 170.838563 1.687803 313.636353 19.284649 16.263525 170.881413 1.710255 305.083344 21.424673 14.239812 170.805403 1.490229 463.732513 32.923458 14.085171 170.787989 1.601835 290.170441 21.435940 13.536633 170.843973 1.718153 247.285721 20.699394 11.946520 170.721971 1.550241 313.920441 26.317032 11.928413