Summary Page Created:Thu August 31, 2006 18:11 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700523

Instrument: ACIS Obs ID: 3084 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

acisf03084N002 full img2.fits acisf03084N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 31, 2006 18:11 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700523

Instrument: ACIS Obs ID: 3084 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-31T21:37:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-12T09:03:18 Observation start date DATE-END 2002-02-12T10:59:50 Observation end date RA PNT 187.70740949116 Pointing RA DEC PNT 12.403807752868 Pointing Dec ROLL PNT 83.389090095813 Pointing Roll RA TARG 187.704167 Observer’s specified target RA DEC TARG 12.391667 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-31T22:10:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-12T09:03:18 Observation start date DATE-END 2002-02-12T10:59:50 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M87 Source name TITLE X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Proposal title

OBSERVER Dr. Daniel Harris Principal investigator OBS ID 3084 Observation id SEQ NUM 700523 Sequence number RA NOM 187.70740949116 Nominal RA DEC NOM 12.403807752868 Nominal Dec ROLL NOM 83.389090095813 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 31, 2006 18:11 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700523

Instrument: ACIS Obs ID: 3084 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.705789 12.391206 3850.000000 73.454536 52.413376 187.702622 12.392342 1268.857178 43.335312 29.279982 187.705026 12.391454 312.285706 35.877293 8.704272 187.704392 12.391705 158.714279 24.243885 6.546570 187.701012 12.393101 97.571426 19.475822 5.009874 187.711737 12.417193 42.857143 10.313003 4.155642