Summary Page Created:Sat August 26, 2006 10:00 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700524

Instrument: ACIS Obs ID: 3085 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

acisf03085N002 full img2.fits acisf03085N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat August 26, 2006 10:00 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700524

Instrument: ACIS Obs ID: 3085 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-26T12:51:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-01-16T01:25:51 Observation start date DATE-END 2002-01-16T03:16:51 Observation end date RA PNT 187.70971468087 Pointing RA DEC PNT 12.402897014001 Pointing Dec ROLL PNT 72.339294397919 Pointing Roll RA TARG 187.704167 Observer’s specified target RA DEC TARG 12.391667 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-26T13:59:27 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-01-16T01:25:51 Observation start date DATE-END 2002-01-16T03:16:51 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M87 Source name TITLE X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Proposal title

OBSERVER Dr. Daniel Harris Principal investigator OBS ID 3085 Observation id SEQ NUM 700524 Sequence number RA NOM 187.70971468087 Nominal RA DEC NOM 12.402897014001 Nominal Dec ROLL NOM 72.339294397919 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat August 26, 2006 10:00 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700524

Instrument: ACIS Obs ID: 3085 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.705792 12.391148 4877.000000 78.354485 62.242771 187.702630 12.392289 1366.142822 44.436726 30.743555 187.705071 12.391386 319.142853 38.736221 8.238874 187.704410 12.391627 171.000000 26.604506 6.427483 187.700793 12.393065 98.428574 18.653069 5.276803 187.703598 12.391925 95.714287 22.333750 4.285635 187.711604 12.417140 33.857143 8.370791 4.044676 187.708586 12.390109 52.571430 13.013446 4.039778 187.708305 12.400210 46.000000 12.994194 3.540042 187.708903 12.383513 36.428570 10.808395 3.370396