Summary Page Created:Sat January 13, 2007 10:50 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800194

Instrument: ACIS Obs ID: 3194 Source: ABELL 611 PI: Dr Steven Allen Title: CHANDRA AND HST OBSERVATIONS OF THE BRIGHTEST, RELAXED CLUSTER LENSES

acisf03194N002 full img2.fits acisf03194N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 13, 2007 10:50 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800194

Instrument: ACIS Obs ID: 3194 Source: ABELL 611 PI: Dr Steven Allen Title: CHANDRA AND HST OBSERVATIONS OF THE BRIGHTEST, RELAXED CLUSTER LENSES

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-13T15:26:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-11-03T18:45:02 Observation start date DATE-END 2001-11-04T05:19:28 Observation end date RA PNT 120.24255217209 Pointing RA DEC PNT 36.077554545078 Pointing Dec ROLL PNT 82.547078126915 Pointing Roll RA TARG 120.237083 Observer’s specified target RA DEC TARG 36.057222 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-13T15:49:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-11-03T18:45:02 Observation start date DATE-END 2001-11-04T05:19:28 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-35678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT ABELL 611 Source name TITLE CHANDRA AND HST OBSER- VATIONS OF THE BRIGHTEST, RELAXED CLUSTER LENSES

Proposal title

OBSERVER Dr Steven Allen Principal investigator OBS ID 3194 Observation id SEQ NUM 800194 Sequence number RA NOM 120.24255217209 Nominal RA DEC NOM 36.077554545078 Nominal Dec ROLL NOM 82.547078126915 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 13, 2007 10:50 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800194

Instrument: ACIS Obs ID: 3194 Source: ABELL 611 PI: Dr Steven Allen Title: CHANDRA AND HST OBSERVATIONS OF THE BRIGHTEST, RELAXED CLUSTER LENSES

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 120.364186 36.371930 808.385376 57.737862 14.000958 120.236785 36.056530 319.714294 25.421034 12.576761 120.218077 36.385487 691.338867 60.791176 11.372355 120.193644 36.202413 201.166672 18.557730 10.840048 120.181761 36.070778 165.428574 16.060947 10.300051 120.195453 36.094472 126.571426 13.302858 9.514605 120.213341 36.378080 492.878571 54.697567 9.010978 120.288130 36.151556 122.375000 13.787524 8.875778 120.254334 36.097143 101.857140 12.092195 8.423380 120.286059 35.873146 168.767853 20.386007 8.278613