Summary Page Created:Thu July 20, 2006 14:44 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500383

Instrument: ACIS Obs ID: 3904 Source: N 19 AREA PI: Dr. Rosa Williams Title: SUPERNOVA REMNANTS IN THE N19 HII COMPLEX

acisf03904N002 full img2.fits acisf03904N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 14:44 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500383

Instrument: ACIS Obs ID: 3904 Source: N 19 AREA PI: Dr. Rosa Williams Title: SUPERNOVA REMNANTS IN THE N19 HII COMPLEX

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T17:56:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-29T19:10:32 Observation start date DATE-END 2003-01-30T16:34:09 Observation end date RA PNT 11.786528785653 Pointing RA DEC PNT -73.157650389992 Pointing Dec ROLL PNT 246.10889619139 Pointing Roll RA TARG 11.820833 Observer’s specified target RA DEC TARG -73.139444 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T18:42:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-29T19:10:32 Observation start date DATE-END 2003-01-30T16:34:09 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT N 19 AREA Source name TITLE SUPERNOVA REMNANTS IN THE N19 HII COMPLEX

Proposal title

OBSERVER Dr. Rosa Williams Principal investigator OBS ID 3904 Observation id SEQ NUM 500383 Sequence number RA NOM 11.786528785653 Nominal RA DEC NOM -73.157650389992 Nominal Dec ROLL NOM 246.10889619139 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 14:44 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500383

Instrument: ACIS Obs ID: 3904 Source: N 19 AREA PI: Dr. Rosa Williams Title: SUPERNOVA REMNANTS IN THE N19 HII COMPLEX

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 11.847247 -73.207628 4330.068359 68.455620 63.253654 11.168667 -73.411911 1332.564819 77.759026 17.137108 11.293365 -73.071753 381.593109 24.837891 15.363346 11.553231 -73.458570 1124.747559 74.971619 15.002310 11.255245 -73.166226 289.337494 22.397247 12.918440 11.893015 -72.924431 240.549026 24.950420 9.641081 11.198746 -73.381397 657.791687 70.012436 9.395354 11.832359 -73.139823 138.285721 14.776740 9.358337 11.466912 -73.451299 713.581421 76.379059 9.342631 11.220215 -73.368567 555.806824 65.455261 8.491400