Summary Page Created:Thu August 10, 2006 10:50 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500355

Instrument: ACIS Obs ID: 4440 Source: DEM L71 PI: Dr. Cara Rakowski Title: DEM L71: SHOCK PHYSICS AT HIGH RESOLUTION

acisf04440N002 full img2.fits acisf04440N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 10, 2006 10:50 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500355

Instrument: ACIS Obs ID: 4440 Source: DEM L71 PI: Dr. Cara Rakowski Title: DEM L71: SHOCK PHYSICS AT HIGH RESOLUTION

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-10T14:09:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-07-06T20:17:23 Observation start date DATE-END 2003-07-07T12:10:02 Observation end date RA PNT 76.387625403495 Pointing RA DEC PNT -67.869289634023 Pointing Dec ROLL PNT 155.95316102685 Pointing Roll RA TARG 76.42375 Observer’s specified target RA DEC TARG -67.877222 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-10T14:48:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-07-06T20:17:23 Observation start date DATE-END 2003-07-07T12:10:02 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT DEM L71 Source name TITLE DEM L71: SHOCK PHYSICS AT HIGH RESOLUTION

Proposal title

OBSERVER Dr. Cara Rakowski Principal investigator OBS ID 4440 Observation id SEQ NUM 500355 Sequence number RA NOM 76.387625403495 Nominal RA DEC NOM -67.869289634023 Nominal Dec ROLL NOM 155.95316102685 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 10, 2006 10:50 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500355

Instrument: ACIS Obs ID: 4440 Source: DEM L71 PI: Dr. Cara Rakowski Title: DEM L71: SHOCK PHYSICS AT HIGH RESOLUTION

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 76.363137 -67.720523 3315.250000 62.383007 53.143478 76.460170 -67.838335 791.571411 31.147789 25.413406 76.363235 -67.719962 1052.689941 62.724579 16.782736 75.716440 -67.691598 925.544861 64.562416 14.335661 76.814593 -67.938334 349.799988 25.443213 13.748263 75.591701 -67.800750 823.611267 60.602074 13.590480 75.936242 -67.844802 290.496552 22.167601 13.104556 76.436107 -67.869588 742.285706 56.968456 13.029767 76.341185 -67.825799 220.571426 18.725481 11.779213 76.404264 -67.875596 693.285706 59.626453 11.627150