Summary Page Created:Tue October 10, 2006 19:59 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600307

Instrument: ACIS Obs ID: 3933 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

acisf03933N003 full img2.fits acisf03933N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue October 10, 2006 19:59 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600307

Instrument: ACIS Obs ID: 3933 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-10T21:32:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-06T05:58:27 Observation start date DATE-END 2003-08-06T19:56:44 Observation end date RA PNT 202.43353943809 Pointing RA DEC PNT 58.348649530478 Pointing Dec ROLL PNT 281.1929459731 Pointing Roll RA TARG 202.410833 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.418333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-10T23:56:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-06T05:58:27 Observation start date DATE-END 2003-08-06T19:56:44 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC 5204 X-1 Source name TITLE PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X- RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Proposal title

OBSERVER Dr Timothy Roberts Principal investigator OBS ID 3933 Observation id SEQ NUM 600307 Sequence number RA NOM 202.43353943809 Nominal RA DEC NOM 58.348649530478 Nominal Dec ROLL NOM 281.1929459731 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue October 10, 2006 19:59 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600307

Instrument: ACIS Obs ID: 3933 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 202.410864 58.418228 9538.428711 103.084503 92.530190 202.544857 58.048969 1716.029907 60.829727 28.210382 202.545080 58.054047 1411.320557 67.294640 20.972258 202.536641 58.075374 1023.958313 67.351128 15.203283 202.537716 58.064603 992.916687 65.955307 15.054386 202.534748 58.083284 799.306824 61.785862 12.936727 202.524995 58.099411 448.399994 57.510880 7.796786 202.399307 58.476946 114.500000 15.250756 7.507824 202.399830 58.476749 103.022728 14.406044 7.151354 201.940636 58.363690 150.977280 21.248589 7.105285