Summary Page Created:Mon July 10, 2006 23:48 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600309

Instrument: ACIS Obs ID: 3935 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

acisf03935N002 full img2.fits acisf03935N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon July 10, 2006 23:48 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600309

Instrument: ACIS Obs ID: 3935 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T03:33:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-11T19:10:34 Observation start date DATE-END 2003-08-11T21:10:35 Observation end date RA PNT 202.4469091627 Pointing RA DEC PNT 58.350274780023 Pointing Dec ROLL PNT 286.96337979415 Pointing Roll RA TARG 202.410833 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.418333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T03:47:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-11T19:10:34 Observation start date DATE-END 2003-08-11T21:10:35 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC 5204 X-1 Source name TITLE PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X- RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Proposal title

OBSERVER Dr Timothy Roberts Principal investigator OBS ID 3935 Observation id SEQ NUM 600309 Sequence number RA NOM 202.4469091627 Nominal RA DEC NOM 58.350274780023 Nominal Dec ROLL NOM 286.96337979415 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon July 10, 2006 23:48 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600309

Instrument: ACIS Obs ID: 3935 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 202.410800 58.418252 576.000000 27.021534 21.316334 202.615673 58.057524 169.810638 20.191355 8.410067 202.614337 58.061285 166.902679 22.318897 7.478088 202.027624 58.208775 81.193184 11.714791 6.930826 202.594066 58.099314 92.159088 21.557882 4.274961 202.601751 58.082477 86.750000 22.845697 3.797214 202.028295 58.210340 38.186207 11.032358 3.461292