Summary Page Created:Tue July 11, 2006 02:33 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600310

Instrument: ACIS Obs ID: 3936 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

acisf03936N002 full img2.fits acisf03936N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue July 11, 2006 02:33 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600310

Instrument: ACIS Obs ID: 3936 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T06:10:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-14T16:35:34 Observation start date DATE-END 2003-08-14T18:18:35 Observation end date RA PNT 202.45367720831 Pointing RA DEC PNT 58.351293241583 Pointing Dec ROLL PNT 290.02697681054 Pointing Roll RA TARG 202.410833 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.418333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.60722351 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T06:32:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-14T16:35:34 Observation start date DATE-END 2003-08-14T18:18:35 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC 5204 X-1 Source name TITLE PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X- RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Proposal title

OBSERVER Dr Timothy Roberts Principal investigator OBS ID 3936 Observation id SEQ NUM 600310 Sequence number RA NOM 202.45367720831 Nominal RA DEC NOM 58.351293241583 Nominal Dec ROLL NOM 290.02697681054 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue July 11, 2006 02:33 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600310

Instrument: ACIS Obs ID: 3936 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 202.410879 58.418238 2161.428467 49.336906 43.809566 202.652247 58.063993 156.518280 21.590685 7.249342 202.645846 58.075494 159.148209 24.124855 6.596857 202.639684 58.083618 117.458336 23.881618 4.918357 202.637525 58.093726 104.333336 22.555359 4.625656 202.620621 58.105811 87.272728 22.044716 3.958896 202.621408 58.120724 61.083332 15.971030 3.824633 202.611914 58.129436 57.392159 17.807468 3.222926 202.063046 58.193270 28.193182 8.817179 3.197529 202.626689 58.110145 59.889656 19.200220 3.119217