Summary Page Created:Tue July 11, 2006 03:33 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600311

Instrument: ACIS Obs ID: 3937 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

acisf03937N002 full img2.fits acisf03937N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue July 11, 2006 03:33 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600311

Instrument: ACIS Obs ID: 3937 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T07:15:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-17T07:49:47 Observation start date DATE-END 2003-08-17T09:46:42 Observation end date RA PNT 202.46000082079 Pointing RA DEC PNT 58.352464294562 Pointing Dec ROLL PNT 292.83861635391 Pointing Roll RA TARG 202.410833 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.418333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T07:32:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-17T07:49:47 Observation start date DATE-END 2003-08-17T09:46:42 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC 5204 X-1 Source name TITLE PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X- RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Proposal title

OBSERVER Dr Timothy Roberts Principal investigator OBS ID 3937 Observation id SEQ NUM 600311 Sequence number RA NOM 202.46000082079 Nominal RA DEC NOM 58.352464294562 Nominal Dec ROLL NOM 292.83861635391 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue July 11, 2006 03:33 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600311

Instrument: ACIS Obs ID: 3937 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 202.410854 58.418239 2090.428467 48.825573 42.814213 202.682725 58.071726 212.199341 21.725439 9.767321 202.667229 58.089957 100.958336 21.702065 4.652015 202.590319 58.180512 43.340908 12.251084 3.537720 202.647890 58.111736 67.295456 19.234896 3.498613 202.639752 58.134201 58.803921 16.966980 3.465786 202.609215 58.155913 54.269104 16.405745 3.307933 202.649736 58.120376 54.689655 17.343010 3.153412 202.595995 58.189858 33.784092 11.196319 3.017428