Summary Page Created:Fri July 7, 2006 13:09 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600313

Instrument: ACIS Obs ID: 3939 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

acisf03939N003 full img2.fits acisf03939N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 13:09 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600313

Instrument: ACIS Obs ID: 3939 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-07T16:52:46 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-27T17:18:30 Observation start date DATE-END 2003-08-27T19:11:02 Observation end date RA PNT 202.48383983816 Pointing RA DEC PNT 58.358912263621 Pointing Dec ROLL PNT 304.23739060302 Pointing Roll RA TARG 202.410833 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.418333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-07T17:08:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-27T17:18:30 Observation start date DATE-END 2003-08-27T19:11:02 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC 5204 X-1 Source name TITLE PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X- RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Proposal title

OBSERVER Dr Timothy Roberts Principal investigator OBS ID 3939 Observation id SEQ NUM 600313 Sequence number RA NOM 202.48383983816 Nominal RA DEC NOM 58.358912263621 Nominal Dec ROLL NOM 304.23739060302 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 13:09 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600313

Instrument: ACIS Obs ID: 3939 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 202.410871 58.418248 572.285706 26.451899 21.634958 202.807669 58.105631 174.747513 21.868710 7.990756 202.792107 58.118890 197.009827 24.732161 7.965734 202.762631 58.142745 84.988640 22.371952 3.798892 202.484179 58.372442 20.000000 6.051155 3.305154 202.169698 58.157928 28.034090 8.561376 3.274484 202.731623 58.160721 57.274509 17.630655 3.248575 202.714050 58.181957 53.275749 17.319454 3.076064