Summary Page Created:Tue July 11, 2006 04:08 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600321

Instrument: ACIS Obs ID: 3947 Source: IC5267 PI: Dr. Jimmy Irwin Title: THE INTERACTION OF HOT AND COLD GAS IN GALAXIES

acisf03947N002 full img2.fits acisf03947N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue July 11, 2006 04:08 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600321

Instrument: ACIS Obs ID: 3947 Source: IC5267 PI: Dr. Jimmy Irwin Title: THE INTERACTION OF HOT AND COLD GAS IN GALAXIES

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T07:35:38 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-13T23:29:25 Observation start date DATE-END 2003-08-14T15:50:29 Observation end date RA PNT 344.31705668465 Pointing RA DEC PNT -43.391191334971 Pointing Dec ROLL PNT 38.824131838537 Pointing Roll RA TARG 344.305417 Observer’s specified target RA DEC TARG -43.395833 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T08:06:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-13T23:29:25 Observation start date DATE-END 2003-08-14T15:50:29 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT IC5267 Source name TITLE THE INTERACTION OF HOT AND COLD GAS IN GALAXIES

Proposal title

OBSERVER Dr. Jimmy Irwin Principal investigator OBS ID 3947 Observation id SEQ NUM 600321 Sequence number RA NOM 344.31705668465 Nominal RA DEC NOM -43.391191334971 Nominal Dec ROLL NOM 38.824131838537 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue July 11, 2006 04:08 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600321

Instrument: ACIS Obs ID: 3947 Source: IC5267 PI: Dr. Jimmy Irwin Title: THE INTERACTION OF HOT AND COLD GAS IN GALAXIES

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 344.361566 -43.446515 414.988647 22.647402 18.323896 344.196335 -43.429403 417.556824 25.500563 16.374416 344.693422 -43.246413 994.093018 70.495926 14.101425 344.429570 -43.255436 269.772491 21.107073 12.781142 344.291965 -43.400592 198.571426 15.953807 12.446649 344.586807 -43.155558 857.119629 70.348007 12.183992 344.255829 -43.471563 205.791672 19.246433 10.692457 344.679149 -43.257445 596.650879 69.669846 8.563976 344.196640 -43.410940 141.250000 16.603281 8.507355 344.654307 -43.272092 498.022736 62.001987 8.032367