Summary Page Created:Sat July 22, 2006 13:28 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700657

Instrument: ACIS Obs ID: 3978 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

acisf03978N003 full img2.fits acisf03978N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat July 22, 2006 13:28 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700657

Instrument: ACIS Obs ID: 3978 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-22T17:10:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-03-09T21:20:35 Observation start date DATE-END 2003-03-09T23:10:23 Observation end date RA PNT 187.70080803348 Pointing RA DEC PNT 12.403547238419 Pointing Dec ROLL PNT 112.75048059023 Pointing Roll RA TARG 187.704167 Observer’s specified target RA DEC TARG 12.391667 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-22T17:27:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-03-09T21:20:35 Observation start date DATE-END 2003-03-09T23:10:23 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M87 Source name TITLE X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Proposal title

OBSERVER Dr. Daniel Harris Principal investigator OBS ID 3978 Observation id SEQ NUM 700657 Sequence number RA NOM 187.70080803348 Nominal RA DEC NOM 12.403547238419 Nominal Dec ROLL NOM 112.75048059023 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat July 22, 2006 13:28 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700657

Instrument: ACIS Obs ID: 3978 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.705758 12.391187 5366.856934 81.142410 66.141212 187.702534 12.392345 1136.571411 41.776173 27.206213 187.703910 12.391769 144.857147 24.137201 6.001406 187.704443 12.391588 145.714279 27.388851 5.320205 187.696342 12.404439 61.000000 11.719373 5.205057 187.701076 12.392950 89.285713 19.329870 4.619054 187.705568 12.387995 51.571430 16.169085 3.189508 187.703910 12.384110 34.857143 11.047335 3.155254