Summary Page Created:Sat August 12, 2006 00:10 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700659

Instrument: ACIS Obs ID: 3980 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

acisf03980N002 full img2.fits acisf03980N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat August 12, 2006 00:10 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700659

Instrument: ACIS Obs ID: 3980 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-12T03:46:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-18T22:11:43 Observation start date DATE-END 2003-05-19T00:00:56 Observation end date RA PNT 187.69569131208 Pointing RA DEC PNT 12.382328829734 Pointing Dec ROLL PNT 236.4564229368 Pointing Roll RA TARG 187.704167 Observer’s specified target RA DEC TARG 12.391667 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-12T04:09:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-18T22:11:43 Observation start date DATE-END 2003-05-19T00:00:56 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M87 Source name TITLE X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Proposal title

OBSERVER Dr. Daniel Harris Principal investigator OBS ID 3980 Observation id SEQ NUM 700659 Sequence number RA NOM 187.69569131208 Nominal RA DEC NOM 12.382328829734 Nominal Dec ROLL NOM 236.4564229368 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat August 12, 2006 00:10 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700659

Instrument: ACIS Obs ID: 3980 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.705786 12.391198 4629.428711 78.149292 59.238266 187.702651 12.392347 1108.714233 41.544365 26.687477 187.705048 12.391413 296.857147 35.261726 8.418678 187.704394 12.391731 119.285713 24.618504 4.845368 187.701247 12.393003 76.571426 18.279358 4.188956 187.711628 12.417233 26.428572 7.303443 3.618646 187.707723 12.393563 51.285713 16.949293 3.025832