Summary Page Created:Mon July 10, 2006 22:07 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700661

Instrument: ACIS Obs ID: 3982 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

acisf03982N002 full img2.fits acisf03982N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon July 10, 2006 22:07 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700661

Instrument: ACIS Obs ID: 3982 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T01:41:08 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-08T04:28:37 Observation start date DATE-END 2003-08-08T06:24:17 Observation end date RA PNT 187.7000240108 Pointing RA DEC PNT 12.379855988152 Pointing Dec ROLL PNT 259.32402608076 Pointing Roll RA TARG 187.704167 Observer’s specified target RA DEC TARG 12.391667 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T02:06:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-08T04:28:37 Observation start date DATE-END 2003-08-08T06:24:17 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M87 Source name TITLE X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Proposal title

OBSERVER Dr. Daniel Harris Principal investigator OBS ID 3982 Observation id SEQ NUM 700661 Sequence number RA NOM 187.7000240108 Nominal RA DEC NOM 12.379855988152 Nominal Dec ROLL NOM 259.32402608076 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon July 10, 2006 22:07 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700661

Instrument: ACIS Obs ID: 3982 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.705783 12.391219 5032.856934 79.967064 62.936623 187.702602 12.392354 1082.714233 42.260040 25.620285 187.704495 12.391613 167.857147 26.364260 6.366845 187.700894 12.393034 86.142860 18.989399 4.536366 187.696417 12.404552 41.000000 9.469211 4.329823 187.718993 12.485927 34.165516 10.501851 3.253285 187.704831 12.403091 28.142857 9.270176 3.035849