Summary Page Created:Thu August 10, 2006 05:32 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700665

Instrument: ACIS Obs ID: 3986 Source: 3C 249.1 FIELD PI: Dr Alan Stockton Title: DO QSO EXTENDED EMISSION REGIONS RESULT FROM COOLING FLOWS?

acisf03986N002 full img2.fits acisf03986N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 10, 2006 05:32 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700665

Instrument: ACIS Obs ID: 3986 Source: 3C 249.1 FIELD PI: Dr Alan Stockton Title: DO QSO EXTENDED EMISSION REGIONS RESULT FROM COOLING FLOWS?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-10T08:26:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-07-02T18:35:04 Observation start date DATE-END 2003-07-03T01:57:16 Observation end date RA PNT 166.08056655487 Pointing RA DEC PNT 76.962474008018 Pointing Dec ROLL PNT 289.69355097579 Pointing Roll RA TARG 166.057083 Observer’s specified target RA DEC TARG 76.982806 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-10T09:30:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-07-02T18:35:04 Observation start date DATE-END 2003-07-03T01:57:16 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 3C 249.1 FIELD Source name TITLE DO QSO EXTENDED EMIS- SION REGIONS RESULT FROM COOLING FLOWS?

Propos

OBSERVER Dr Alan Stockton Principal investigator OBS ID 3986 Observation id SEQ NUM 700665 Sequence number RA NOM 166.08056655487 Nominal RA DEC NOM 76.962474008018 Nominal Dec ROLL NOM 289.69355097579 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 10, 2006 05:32 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700665

Instrument: ACIS Obs ID: 3986 Source: 3C 249.1 FIELD PI: Dr Alan Stockton Title: DO QSO EXTENDED EMISSION REGIONS RESULT FROM COOLING FLOWS?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 166.057706 76.982837 4346.856934 69.258553 62.762749 165.830583 76.902662 220.458328 17.042446 12.935839 166.302091 76.836309 141.208328 14.844046 9.512793 165.852042 77.044971 118.556816 12.700716 9.334656 165.385456 76.989060 102.847504 13.757068 7.475976 166.157244 76.851997 65.180000 10.586966 6.156627 166.244037 76.861257 59.590000 9.702108 6.141964 167.361466 77.022486 69.217857 13.816220 5.009898 166.148386 77.025267 36.000000 7.268045 4.953189 166.144203 76.876470 45.666668 9.356679 4.880649