Summary Page Created:Fri July 7, 2006 09:14 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700758

Instrument: ACIS Obs ID: 4079 Source: SDSS J002305.03-010743.5 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

acisf04079N002 full img2.fits acisf04079N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 09:14 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700758

Instrument: ACIS Obs ID: 4079 Source: SDSS J002305.03-010743.5 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-07T13:04:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-23T11:34:28 Observation start date DATE-END 2003-08-23T12:39:49 Observation end date RA PNT 5.8025001266774 Pointing RA DEC PNT -1.0612607970086 Pointing Dec ROLL PNT 108.78015447825 Pointing Roll RA TARG 5.770833 Observer’s specified target RA DEC TARG -1.12875 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.60722351 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-07T13:13:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-23T11:34:28 Observation start date DATE-END 2003-08-23T12:39:49 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS J002305.03-010743.5 Source name TITLE ARE ALL NARROW- LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Proposal t

OBSERVER Prof RICHARD POGGE Principal investigator OBS ID 4079 Observation id SEQ NUM 700758 Sequence number RA NOM 5.8025001266774 Nominal RA DEC NOM -1.0612607970086 Nominal Dec ROLL NOM 108.78015447825 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 09:14 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700758

Instrument: ACIS Obs ID: 4079 Source: SDSS J002305.03-010743.5 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 5.885307 -1.246318 114.553574 13.716490 8.351522 5.770935 -1.128784 96.571426 12.008643 8.041826 5.828465 -1.050309 33.000000 7.219764 4.570786 5.762456 -0.754148 65.880402 16.187664 4.069790 5.646988 -0.793816 49.956810 15.564388 3.209687 5.674630 -0.879890 36.649601 11.460946 3.197781 5.724411 -0.766498 50.214287 15.707383 3.196859 5.793243 -0.844194 35.013290 11.173939 3.133478 5.651781 -0.796795 51.740177 16.978725 3.047354