Summary Page Created:Tue August 8, 2006 18:27 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700762

Instrument: ACIS Obs ID: 4083 Source: SDSS J022841.48+005208.6 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

acisf04083N002 full img2.fits acisf04083N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue August 8, 2006 18:27 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700762

Instrument: ACIS Obs ID: 4083 Source: SDSS J022841.48+005208.6 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-08T22:13:55 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-06-20T23:21:05 Observation start date DATE-END 2003-06-21T00:25:33 Observation end date RA PNT 37.192927506556 Pointing RA DEC PNT 0.94102770776539 Pointing Dec ROLL PNT 118.44034303722 Pointing Roll RA TARG 37.172917 Observer’s specified target RA DEC TARG 0.869056 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 154.41346741 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-08T22:25:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-06-20T23:21:05 Observation start date DATE-END 2003-06-21T00:25:33 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS J022841.48+005208.6 Source name TITLE ARE ALL NARROW- LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Proposal t

OBSERVER Prof RICHARD POGGE Principal investigator OBS ID 4083 Observation id SEQ NUM 700762 Sequence number RA NOM 37.192927506556 Nominal RA DEC NOM 0.94102770776539 Nominal Dec ROLL NOM 118.44034303722 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue August 8, 2006 18:27 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700762

Instrument: ACIS Obs ID: 4083 Source: SDSS J022841.48+005208.6 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 37.172816 0.869015 152.571426 15.174504 10.054459 37.101702 1.235689 69.039864 17.103121 4.036682 37.228071 0.736840 27.138393 7.490731 3.622930 37.330098 0.810831 27.750000 7.847758 3.536042 36.997595 1.176902 51.803986 15.786344 3.281570 37.001059 1.164530 46.992859 15.043401 3.123819