Summary Page Created:Thu July 20, 2006 15:06 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700766

Instrument: ACIS Obs ID: 4087 Source: SDSS J121415.17+005511.4 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

acisf04087N002 full img2.fits acisf04087N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 15:06 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700766

Instrument: ACIS Obs ID: 4087 Source: SDSS J121415.17+005511.4 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T18:45:36 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-05T01:07:38 Observation start date DATE-END 2003-02-05T02:17:34 Observation end date RA PNT 183.62853265641 Pointing RA DEC PNT 0.95625798047461 Pointing Dec ROLL PNT 73.011936493415 Pointing Roll RA TARG 183.563333 Observer’s specified target RA DEC TARG 0.919833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 154.09092712 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T19:04:55 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-05T01:07:38 Observation start date DATE-END 2003-02-05T02:17:34 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS J121415.17+005511.4 Source name TITLE ARE ALL NARROW- LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Proposal t

OBSERVER Prof RICHARD POGGE Principal investigator OBS ID 4087 Observation id SEQ NUM 700766 Sequence number RA NOM 183.62853265641 Nominal RA DEC NOM 0.95625798047461 Nominal Dec ROLL NOM 73.011936493415 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 15:06 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700766

Instrument: ACIS Obs ID: 4087 Source: SDSS J121415.17+005511.4 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 183.563108 0.920029 110.142860 13.313974 8.272726 183.766119 1.231256 62.817276 18.025530 3.484906 183.758920 1.170485 44.303448 12.919279 3.429251 183.643360 1.221988 39.295456 13.018014 3.018544