Summary Page Created:Thu August 10, 2006 04:08 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700771

Instrument: ACIS Obs ID: 4092 Source: SDSS J144932.70+002236.3 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

acisf04092N002 full img2.fits acisf04092N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 10, 2006 04:08 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700771

Instrument: ACIS Obs ID: 4092 Source: SDSS J144932.70+002236.3 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-10T07:56:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-07-03T08:03:57 Observation start date DATE-END 2003-07-03T09:13:36 Observation end date RA PNT 222.31590183005 Pointing RA DEC PNT 0.35113674094622 Pointing Dec ROLL PNT 243.81127738443 Pointing Roll RA TARG 222.38625 Observer’s specified target RA DEC TARG 0.37675 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-10T08:07:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-07-03T08:03:57 Observation start date DATE-END 2003-07-03T09:13:36 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS J144932.70+002236.3 Source name TITLE ARE ALL NARROW- LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Proposal t

OBSERVER Prof RICHARD POGGE Principal investigator OBS ID 4092 Observation id SEQ NUM 700771 Sequence number RA NOM 222.31590183005 Nominal RA DEC NOM 0.35113674094622 Nominal Dec ROLL NOM 243.81127738443 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 10, 2006 04:08 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700771

Instrument: ACIS Obs ID: 4092 Source: SDSS J144932.70+002236.3 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 222.386315 0.376810 385.142853 22.227449 17.327353 222.306267 0.401984 48.079544 8.332359 5.770220 222.127919 0.103567 68.568108 15.578785 4.401377 222.212294 0.063730 67.803986 16.327667 4.152705 222.152915 0.093204 67.463394 16.862341 4.000832 222.236863 0.050829 56.644520 15.074020 3.757758 222.166060 0.084554 53.651161 16.004917 3.352168 222.179634 0.078176 49.727573 15.792947 3.148721 222.191897 0.159133 34.638298 11.464514 3.021349