Summary Page Created:Wed July 5, 2006 03:58 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700773

Instrument: ACIS Obs ID: 4094 Source: SDSS J170546.91+631059.1 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

acisf04094N002 full img2.fits acisf04094N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed July 5, 2006 03:58 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700773

Instrument: ACIS Obs ID: 4094 Source: SDSS J170546.91+631059.1 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-05T07:47:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-15T13:07:38 Observation start date DATE-END 2003-09-15T14:04:05 Observation end date RA PNT 256.34016147075 Pointing RA DEC PNT 63.125345762662 Pointing Dec ROLL PNT 274.5707855577 Pointing Roll RA TARG 256.445417 Observer’s specified target RA DEC TARG 63.183083 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-05T07:57:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-15T13:07:38 Observation start date DATE-END 2003-09-15T14:04:05 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS J170546.91+631059.1 Source name TITLE ARE ALL NARROW- LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Proposal t

OBSERVER Prof RICHARD POGGE Principal investigator OBS ID 4094 Observation id SEQ NUM 700773 Sequence number RA NOM 256.34016147075 Nominal RA DEC NOM 63.125345762662 Nominal Dec ROLL NOM 274.5707855577 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed July 5, 2006 03:58 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700773

Instrument: ACIS Obs ID: 4094 Source: SDSS J170546.91+631059.1 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 256.258023 62.816728 65.727577 16.334211 4.023921 256.297009 63.054767 24.714285 6.856646 3.604428 256.445379 63.183084 21.714285 6.589105 3.295483 256.347331 63.315208 21.875000 6.801134 3.216375 256.525415 62.825214 42.714287 13.299440 3.211735