Summary Page Created:Tue July 4, 2006 09:34 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800296

Instrument: ACIS Obs ID: 3575 Source: CL1641+4001 PI: Dr. Stephen Murray Title: CLUSTER - CL1641+4001

acisf03575N002 full img2.fits acisf03575N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue July 4, 2006 09:34 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800296

Instrument: ACIS Obs ID: 3575 Source: CL1641+4001 PI: Dr. Stephen Murray Title: CLUSTER - CL1641+4001

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-04T13:01:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-24T16:30:35 Observation start date DATE-END 2003-09-25T06:13:11 Observation end date RA PNT 250.47831840219 Pointing RA DEC PNT 39.987795358433 Pointing Dec ROLL PNT 284.1500242471 Pointing Roll RA TARG 250.46875 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.024722 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-04T13:32:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-24T16:30:35 Observation start date DATE-END 2003-09-25T06:13:11 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CL1641+4001 Source name TITLE CLUSTER - CL1641+4001 Proposal title OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 3575 Observation id SEQ NUM 800296 Sequence number RA NOM 250.47831840219 Nominal RA DEC NOM 39.987795358433 Nominal Dec ROLL NOM 284.1500242471 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue July 4, 2006 09:34 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800296

Instrument: ACIS Obs ID: 3575 Source: CL1641+4001 PI: Dr. Stephen Murray Title: CLUSTER - CL1641+4001

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 250.373040 40.099947 1111.022705 35.492294 31.303207 250.476003 40.009068 294.571442 18.883270 15.599599 250.459439 40.029385 219.285721 16.743164 13.097029 250.436618 40.020799 148.571426 14.170248 10.484744 250.242276 40.057089 236.708328 22.773899 10.393844 250.329670 39.919213 165.416672 17.090303 9.678977 250.490329 40.068381 102.428574 11.789763 8.687924 250.854587 39.891313 252.860718 29.645233 8.529557 250.528224 39.986842 96.428574 11.506804 8.380135 250.546255 40.041417 106.714287 12.897655 8.273929