Summary Page Created:Thu August 3, 2006 00:05 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800327

Instrument: ACIS Obs ID: 4171 Source: FORNAX CLUSTER PI: Dr Caleb Scharf Title: SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES

acisf04171N002 full img2.fits acisf04171N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 3, 2006 00:05 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800327

Instrument: ACIS Obs ID: 4171 Source: FORNAX CLUSTER PI: Dr Caleb Scharf Title: SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-08-03T03:33:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-23T14:49:32 Observation start date DATE-END 2003-05-24T03:45:57 Observation end date RA PNT 54.541872549284 Pointing RA DEC PNT -35.695873820794 Pointing Dec ROLL PNT 170.20587672959 Pointing Roll RA TARG 54.54666 Observer’s specified target RA DEC TARG -35.69839 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-08-03T04:03:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-23T14:49:32 Observation start date DATE-END 2003-05-24T03:45:57 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT FORNAX CLUSTER Source name TITLE SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES

Proposal title

OBSERVER Dr Caleb Scharf Principal investigator OBS ID 4171 Observation id SEQ NUM 800327 Sequence number RA NOM 54.541872549284 Nominal RA DEC NOM -35.695873820794 Nominal Dec ROLL NOM 170.20587672959 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 3, 2006 00:05 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800327

Instrument: ACIS Obs ID: 4171 Source: FORNAX CLUSTER PI: Dr Caleb Scharf Title: SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 54.716446 -35.594762 3102.199951 79.020584 39.258125 54.370781 -35.685845 777.852295 30.984085 25.104897 54.536708 -35.571924 590.977295 27.297861 21.649216 54.605010 -35.663416 395.954559 21.606379 18.325817 54.415215 -35.571748 376.952515 24.051331 15.672833 54.402712 -35.559564 364.068176 25.106106 14.501182 54.642509 -35.724703 115.750000 12.647371 9.152100 54.478972 -35.805727 131.158615 14.651018 8.952185 54.509007 -35.704416 96.142860 11.665298 8.241783 54.681270 -35.564621 114.386208 16.422543 6.965195