Summary Page Created:Wed July 12, 2006 17:41 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800352

Instrument: ACIS Obs ID: 4196 Source: MS0440.5+0204 PI: Prof. Brian McNamara Title: REDUCED COOLING & FEEDBACK IN CLUSTER COOLING FLOWS

acisf04196N002 full img2.fits acisf04196N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed July 12, 2006 17:41 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800352

Instrument: ACIS Obs ID: 4196 Source: MS0440.5+0204 PI: Prof. Brian McNamara Title: REDUCED COOLING & FEEDBACK IN CLUSTER COOLING FLOWS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-12T20:56:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-02T09:49:58 Observation start date DATE-END 2003-08-03T02:56:50 Observation end date RA PNT 70.785245278099 Pointing RA DEC PNT 2.1917480980192 Pointing Dec ROLL PNT 109.21001290443 Pointing Roll RA TARG 70.790417 Observer’s specified target RA DEC TARG 2.171667 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-12T21:39:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-02T09:49:58 Observation start date DATE-END 2003-08-03T02:56:50 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-23567 Detector GRATING NONE Grating OBJECT MS0440.5+0204 Source name TITLE REDUCED COOLING & FEED- BACK IN CLUSTER COOLING FLOWS

Proposal title

OBSERVER Prof. Brian McNamara Principal investigator OBS ID 4196 Observation id SEQ NUM 800352 Sequence number RA NOM 70.785245278099 Nominal RA DEC NOM 2.1917480980192 Nominal Dec ROLL NOM 109.21001290443 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed July 12, 2006 17:41 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800352

Instrument: ACIS Obs ID: 4196 Source: MS0440.5+0204 PI: Prof. Brian McNamara Title: REDUCED COOLING & FEEDBACK IN CLUSTER COOLING FLOWS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 70.774368 2.151396 1639.857178 45.888252 35.735882 70.629104 2.459941 1497.232544 78.131287 19.163034 70.744292 2.498554 1327.481689 72.989288 18.187351 70.772889 2.206760 359.857147 21.139448 17.023014 70.696606 2.298202 350.056824 22.260248 15.725647 70.681016 2.478720 946.186035 85.982590 11.004392 70.647827 2.466220 973.000000 89.226295 10.904858 70.688932 2.480223 899.229492 83.045891 10.828103 70.638107 2.427225 833.833313 79.549583 10.481932 70.667628 2.472881 902.388733 88.925873 10.147651