Summary Page Created:Mon June 26, 2006 11:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200293

Instrument: ACIS Obs ID: 5185 Source: 51 Eri PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

acisf05185N002 full img2.fits acisf05185N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon June 26, 2006 11:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200293

Instrument: ACIS Obs ID: 5185 Source: 51 Eri PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-26T15:38:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-20T06:15:38 Observation start date DATE-END 2003-11-20T07:42:26 Observation end date RA PNT 69.40484408734 Pointing RA DEC PNT -2.4725354416454 Pointing Dec ROLL PNT 31.949185416278 Pointing Roll RA TARG 69.400417 Observer’s specified target RA DEC TARG -2.473333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.60722351 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-26T15:52:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-20T06:15:38 Observation start date DATE-END 2003-11-20T07:42:26 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 51 Eri Source name TITLE Search for beta Pic analogs Proposal title OBSERVER Professor Gordon Garmire Principal investigator OBS ID 5185 Observation id SEQ NUM 200293 Sequence number RA NOM 69.40484408734 Nominal RA DEC NOM -2.4725354416454 Nominal Dec ROLL NOM 31.949185416278 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon June 26, 2006 11:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200293

Instrument: ACIS Obs ID: 5185 Source: 51 Eri PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 69.406090 -2.491396 558.428589 25.918694 21.545397 69.444204 -2.218339 105.358620 15.849513 6.647436 69.157512 -2.266489 114.643616 20.384262 5.624124 69.400505 -2.473694 44.714287 8.387151 5.331284 69.445245 -2.218045 74.897728 14.095257 5.313683 69.332355 -2.378388 44.048275 9.014347 4.886463 69.223911 -2.225613 68.234825 20.445295 3.337434 69.228005 -2.218360 66.295685 20.215538 3.279442 69.170956 -2.254063 66.338432 20.569923 3.225021 69.319450 -2.162326 49.208778 15.307302 3.214726