Summary Page Created:Sun June 4, 2006 06:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500433

Instrument: ACIS Obs ID: 4608 Source: PSR B1706-44 PI: Prof. Roger Romani Title: The Wind Torus of PSR B1706-44

acisf04608N002 full img2.fits acisf04608N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sun June 4, 2006 06:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500433

Instrument: ACIS Obs ID: 4608 Source: PSR B1706-44 PI: Prof. Roger Romani Title: The Wind Torus of PSR B1706-44

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-04T07:45:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-02-01T02:05:30 Observation start date DATE-END 2004-02-02T06:26:34 Observation end date RA PNT 257.43384398115 Pointing RA DEC PNT -44.475750628119 Pointing Dec ROLL PNT 101.30024194591 Pointing Roll RA TARG 257.427917 Observer’s specified target RA DEC TARG -44.485167 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-04T10:21:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-02-01T02:05:30 Observation start date DATE-END 2004-02-02T06:26:34 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT PSR B1706-44 Source name TITLE The Wind Torus of PSR B1706-44 Proposal title OBSERVER Prof. Roger Romani Principal investigator OBS ID 4608 Observation id SEQ NUM 500433 Sequence number RA NOM 257.43384398115 Nominal RA DEC NOM -44.475750628119 Nominal Dec ROLL NOM 101.30024194591 Nominal Roll

Summary Page Created:Sun June 4, 2006 06:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500433

Instrument: ACIS Obs ID: 4608 Source: PSR B1706-44 PI: Prof. Roger Romani Title: The Wind Torus of PSR B1706-44

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 257.428027 -44.485687 2608.142822 61.830738 42.181980 257.409443 -44.382146 370.340912 22.346817 16.572424 257.367668 -44.487928 333.285706 21.750801 15.322917 257.037133 -44.635957 976.084412 66.231483 14.737469 257.273284 -44.528033 285.852264 21.148439 13.516471 257.004464 -44.515374 837.481750 64.344528 13.015586 257.487561 -44.443050 174.556824 14.894411 11.719619 257.029182 -44.593096 933.647827 87.884079 10.623629 257.019832 -44.559992 935.229248 88.972801 10.511406 257.490124 -44.386328 157.511368 15.112072 10.422884