Summary Page Created:Sun April 16, 2006 18:15 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500451

Instrument: ACIS Obs ID: 4626 Source: CTB-109 Lobe PI: Dr Manami Sasaki Title: The Lobe in CTB-109

acisf04626N002 full img2.fits acisf04626N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sun April 16, 2006 18:15 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500451

Instrument: ACIS Obs ID: 4626 Source: CTB-109 Lobe PI: Dr Manami Sasaki Title: The Lobe in CTB-109

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-04-16T19:52:38 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-09-28T13:45:12 Observation start date DATE-END 2004-09-29T12:45:03 Observation end date RA PNT 345.5785377599 Pointing RA DEC PNT 58.991138937176 Pointing Dec ROLL PNT 199.21636571012 Pointing Roll RA TARG 345.5875 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.990833 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.92967224 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-04-16T22:13:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-09-28T13:45:12 Observation start date DATE-END 2004-09-29T12:45:03 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CTB-109 Lobe Source name TITLE The Lobe in CTB-109 Proposal title OBSERVER Dr Manami Sasaki Principal investigator OBS ID 4626 Observation id SEQ NUM 500451 Sequence number RA NOM 345.5785377599 Nominal RA DEC NOM 58.991138937176 Nominal Dec ROLL NOM 199.21636571012 Nominal Roll

Summary Page Created:Sun April 16, 2006 18:15 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500451

Instrument: ACIS Obs ID: 4626 Source: CTB-109 Lobe PI: Dr Manami Sasaki Title: The Lobe in CTB-109

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 345.833118 58.759134 3380.806885 94.315453 35.845737 345.957949 58.734903 1347.026611 74.229843 18.146700 345.715912 58.723333 1464.291626 102.583160 14.274192 345.868104 58.716535 862.252502 78.952003 10.921224 345.893611 58.722455 852.820618 83.911186 10.163372 345.932620 58.729296 824.548523 83.063530 9.926722 345.792532 58.703697 781.906982 81.661461 9.574982 345.829484 58.710082 755.485046 80.470673 9.388328 345.453945 58.689283 729.674438 79.150566 9.218815 345.947016 58.755849 643.339294 70.857864 9.079292