Summary Page Created:Fri April 11, 2008 18:22 EDT page: 1 of 1

Chandra X-ray Center Seq Num: 500462

Instrument: ACIS Obs ID: 4643 Source: SGR 1806-20 PI: Dr. Peter Woods Title: ToO Observations of Soft Gamma Repeaters

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.6 ASCDS version number DATE 2008-04-11T21:41:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-08-13T05:55:26 Observation start date DATE-END 2004-08-13T16:00:38 Observation end date RA PNT 272.16165636596 Pointing RA DEC PNT -20.420423908042 Pointing Dec ROLL PNT 268.40720970465 Pointing Roll RA TARG 272.16375 Observer’s specified target RA DEC TARG -20.410972 Observer’s specified target Dec DATAMODE CC33 FAINT Data mode READMODE CONTINUOUS Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.6 ASCDS version number DATE 2008-04-11T22:22:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-08-13T05:55:26 Observation start date DATE-END 2004-08-13T16:00:38 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SGR 1806-20 Source name TITLE ToO Observations of Soft Gamma Repeaters

Proposal title

OBSERVER Dr. Peter Woods Principal investigator OBS ID 4643 Observation id SEQ NUM 500462 Sequence number RA NOM 272.16165636596 Nominal RA DEC NOM -20.420423908042 Nominal Dec ROLL NOM 268.40720970465 Nominal Roll