Summary Page Created:Thu April 27, 2006 22:33 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600374

Instrument: ACIS Obs ID: 4719 Source: M31-bulge PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: Black Hole X-ray Novae in M31

acisf04719N002 e2 full img2.fits acisf04719N002 e2 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu April 27, 2006 22:33 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600374

Instrument: ACIS Obs ID: 4719 Source: M31-bulge PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: Black Hole X-ray Novae in M31

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-04-28T02:09:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-07-17T22:23:56 Observation start date DATE-END 2004-07-18T00:31:50 Observation end date RA PNT 10.679097448171 Pointing RA DEC PNT 41.281056870818 Pointing Dec ROLL PNT 116.82957208754 Pointing Roll RA TARG 10.684583 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.269 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-04-28T02:31:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-07-17T22:23:56 Observation start date DATE-END 2004-07-18T00:31:50 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-bulge Source name TITLE Black Hole X-ray Novae in M31 Proposal title OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 4719 Observation id SEQ NUM 600374 Sequence number RA NOM 10.679097448171 Nominal RA DEC NOM 41.281056870818 Nominal Dec ROLL NOM 116.82957208754 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu April 27, 2006 22:33 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600374

Instrument: ACIS Obs ID: 4719 Source: M31-bulge PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: Black Hole X-ray Novae in M31

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.660799 41.267619 945.428589 34.129555 27.701170 10.794292 41.247539 386.113647 21.461342 17.991123 10.674137 41.276554 312.285706 19.467146 16.041679 10.728882 41.267477 308.285706 19.358351 15.925206 10.702204 41.255814 278.285706 18.520750 15.025619 10.629759 41.272604 263.428558 17.666254 14.911400 10.794105 41.247517 309.208344 21.361897 14.474761 10.718822 41.315034 281.142853 19.609453 14.337108 10.617881 41.206328 238.708328 17.166897 13.905154 10.633623 41.220600 186.857147 15.434621 12.106364