Summary Page Created:Fri June 2, 2006 07:14 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700915

Instrument: ACIS Obs ID: 4833 Source: LBQS 1133+0214 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

acisf04833N002 full img2.fits acisf04833N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri June 2, 2006 07:14 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700915

Instrument: ACIS Obs ID: 4833 Source: LBQS 1133+0214 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-02T10:34:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-02-13T05:06:51 Observation start date DATE-END 2004-02-13T07:08:46 Observation end date RA PNT 174.13839152976 Pointing RA DEC PNT 1.9747621044781 Pointing Dec ROLL PNT 65.88883218745 Pointing Roll RA TARG 174.132917 Observer’s specified target RA DEC TARG 1.966722 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.92967224 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-02T11:13:34 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-02-13T05:06:51 Observation start date DATE-END 2004-02-13T07:08:46 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LBQS 1133+0214 Source name TITLE Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line Quasars

Proposal title

OBSERVER Dr. Sarah Gallagher Principal investigator OBS ID 4833 Observation id SEQ NUM 700915 Sequence number RA NOM 174.13839152976 Nominal RA DEC NOM 1.9747621044781 Nominal Dec ROLL NOM 65.88883218745 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri June 2, 2006 07:14 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700915

Instrument: ACIS Obs ID: 4833 Source: LBQS 1133+0214 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 174.147956 1.881315 118.272728 13.410945 8.819119 174.088491 1.991123 81.397728 10.777754 7.552383 174.319933 2.228555 130.857147 24.189259 5.409721 174.210070 2.275663 137.807312 26.801497 5.141777 174.137973 2.130030 52.872501 10.334315 5.116208 174.106773 1.990541 42.142857 8.699374 4.844355 174.301362 2.235736 116.833885 28.620399 4.082189 174.306544 2.194000 96.166664 23.741873 4.050509 174.282721 2.246947 94.564781 24.863497 3.803358 174.242725 2.262053 99.292358 28.045702 3.540377