Summary Page Created:Mon June 26, 2006 18:43 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700958

Instrument: ACIS Obs ID: 4876 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

acisf04876N002 full img2.fits acisf04876N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon June 26, 2006 18:43 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700958

Instrument: ACIS Obs ID: 4876 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-26T21:09:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-24T23:09:44 Observation start date DATE-END 2003-11-25T11:09:08 Observation end date RA PNT 187.28404414004 Pointing RA DEC PNT 2.0627984479435 Pointing Dec ROLL PNT 63.613132606212 Pointing Roll RA TARG 187.275833 Observer’s specified target RA DEC TARG 2.050111 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-26T22:42:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-24T23:09:44 Observation start date DATE-END 2003-11-25T11:09:08 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 3C273-JET Source name TITLE The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Proposal title

OBSERVER Dr. Sebastian Jester Principal investigator OBS ID 4876 Observation id SEQ NUM 700958 Sequence number RA NOM 187.28404414004 Nominal RA DEC NOM 2.0627984479435 Nominal Dec ROLL NOM 63.613132606212 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon June 26, 2006 18:43 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700958

Instrument: ACIS Obs ID: 4876 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.277992 2.052377 14760.857422 205.230240 71.923401 187.275334 2.049489 2709.857178 70.349907 38.519699 187.274275 2.048338 549.857117 37.383423 14.708582 187.273935 2.054320 392.714294 34.066334 11.527929 187.283795 2.049431 365.571442 32.524727 11.239799 187.282931 2.049879 365.000000 33.270515 10.970675 187.281300 2.050697 383.428558 35.830898 10.701059 187.284870 2.048911 338.571442 32.089962 10.550695 187.280208 2.051243 362.857147 38.526714 9.418325 187.285393 2.048655 281.571442 30.082796 9.359882