Summary Page Created:Sun June 4, 2006 18:20 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700959

Instrument: ACIS Obs ID: 4877 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

acisf04877N002 full img2.fits acisf04877N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sun June 4, 2006 18:20 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700959

Instrument: ACIS Obs ID: 4877 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-04T21:00:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-02-10T03:41:42 Observation start date DATE-END 2004-02-10T14:38:22 Observation end date RA PNT 187.28222119536 Pointing RA DEC PNT 2.0637940607704 Pointing Dec ROLL PNT 71.502144755631 Pointing Roll RA TARG 187.275833 Observer’s specified target RA DEC TARG 2.050111 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-04T22:19:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-02-10T03:41:42 Observation start date DATE-END 2004-02-10T14:38:22 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 3C273-JET Source name TITLE The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Proposal title

OBSERVER Dr. Sebastian Jester Principal investigator OBS ID 4877 Observation id SEQ NUM 700959 Sequence number RA NOM 187.28222119536 Nominal RA DEC NOM 2.0637940607704 Nominal Dec ROLL NOM 71.502144755631 Nominal Roll

Summary Page Created:Sun June 4, 2006 18:20 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700959

Instrument: ACIS Obs ID: 4877 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.277875 2.052312 17176.427734 203.189133 84.534195 187.275385 2.049575 2625.000000 65.570549 40.033218 187.274959 2.049098 793.000000 53.627922 14.787073 187.274358 2.048470 480.428558 39.181889 12.261496 187.280253 2.066929 190.571426 15.683134 12.151361 187.282220 2.050903 346.000000 32.306522 10.709911 187.283854 2.050347 329.714294 31.057045 10.616409 187.273195 2.053906 310.714294 30.736532 10.108957 187.274024 2.053645 318.142853 31.658749 10.049129 187.281137 2.051238 323.714294 32.666370 9.909711