Summary Page Created:Fri April 28, 2006 05:30 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700961

Instrument: ACIS Obs ID: 4879 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

acisf04879N002 full img2.fits acisf04879N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri April 28, 2006 05:30 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700961

Instrument: ACIS Obs ID: 4879 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-04-28T07:59:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-07-28T03:36:37 Observation start date DATE-END 2004-07-28T14:57:48 Observation end date RA PNT 187.26897662539 Pointing RA DEC PNT 2.0366406573978 Pointing Dec ROLL PNT 249.5714402977 Pointing Roll RA TARG 187.275833 Observer’s specified target RA DEC TARG 2.050111 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-04-28T09:29:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-07-28T03:36:37 Observation start date DATE-END 2004-07-28T14:57:48 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 3C273-JET Source name TITLE The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Proposal title

OBSERVER Dr. Sebastian Jester Principal investigator OBS ID 4879 Observation id SEQ NUM 700961 Sequence number RA NOM 187.26897662539 Nominal RA DEC NOM 2.0366406573978 Nominal Dec ROLL NOM 249.5714402977 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri April 28, 2006 05:30 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700961

Instrument: ACIS Obs ID: 4879 Source: 3C273-JET PI: Dr. Sebastian Jester Title: The X-ray emission mechanism in 3C273’s jet

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.277942 2.052477 23777.000000 212.454941 111.915497 187.275338 2.049577 2269.714355 67.339859 33.705360 187.274285 2.048417 521.000000 36.222340 14.383389 187.280272 2.067025 149.571426 15.067634 9.926670 187.272534 2.054449 264.142853 28.159988 9.380077 187.269532 2.055562 252.714279 27.033287 9.348264 187.273349 2.054142 259.857147 28.522835 9.110496 187.270610 2.055166 256.714294 28.299667 9.071283 187.271158 2.054963 250.571426 28.018604 8.943038 187.275820 2.053256 311.428558 35.081898 8.877188