Summary Page Created:Mon April 10, 2006 07:08 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200311

Instrument: ACIS Obs ID: 5376 Source: HR 1940 PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

acisf05376N002 full img2.fits acisf05376N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon April 10, 2006 07:08 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200311

Instrument: ACIS Obs ID: 5376 Source: HR 1940 PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-04-10T10:45:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-11-22T04:32:39 Observation start date DATE-END 2004-11-22T05:43:50 Observation end date RA PNT 84.885322367554 Pointing RA DEC PNT -3.5627359082789 Pointing Dec ROLL PNT 47.176634329508 Pointing Roll RA TARG 84.88125 Observer’s specified target RA DEC TARG -3.564722 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.76843262 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-04-10T11:06:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-11-22T04:32:39 Observation start date DATE-END 2004-11-22T05:43:50 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT HR 1940 Source name TITLE Search for beta Pic analogs Proposal title OBSERVER Professor Gordon Garmire Principal investigator OBS ID 5376 Observation id SEQ NUM 200311 Sequence number RA NOM 84.885322367554 Nominal RA DEC NOM -3.5627359082789 Nominal Dec ROLL NOM 47.176634329508 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon April 10, 2006 07:08 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200311

Instrument: ACIS Obs ID: 5376 Source: HR 1940 PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 84.913134 -3.562291 59.714287 9.348034 6.387898 84.936699 -3.655589 51.897499 8.716160 5.954170 84.607759 -3.442423 82.705360 21.641977 3.821525 84.879788 -3.564786 24.000000 6.438627 3.727503 84.669040 -3.341545 68.747505 19.113792 3.596749 84.588947 -3.432389 66.654922 19.027168 3.503145 84.656549 -3.354781 67.837212 20.610264 3.291428 84.602505 -3.418112 71.857140 22.861200 3.143192