Summary Page Created:Tue March 21, 2006 14:25 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 701068

Instrument: ACIS Obs ID: 5645 Source: H 1413+117 PI: Dr. GEORGE CHARTAS Title: MAGNIFIED VIEWS OF THE CLOVERLEAF QSO

acisf05645N002 full img2.fits acisf05645N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue March 21, 2006 14:25 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 701068

Instrument: ACIS Obs ID: 5645 Source: H 1413+117 PI: Dr. GEORGE CHARTAS Title: MAGNIFIED VIEWS OF THE CLOVERLEAF QSO

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-03-21T17:47:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2005-03-30T01:27:30 Observation start date DATE-END 2005-03-31T02:56:00 Observation end date RA PNT 213.93418969378 Pointing RA DEC PNT 11.504084271419 Pointing Dec ROLL PNT 119.752411581 Pointing Roll RA TARG 213.9375 Observer’s specified target RA DEC TARG 11.495 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.92967224 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-03-21T19:24:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2005-03-30T01:27:30 Observation start date DATE-END 2005-03-31T02:56:00 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-23678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT H 1413+117 Source name TITLE MAGNIFIED VIEWS OF THE CLOVERLEAF QSO

Proposal title

OBSERVER Dr. GEORGE CHARTAS Principal investigator OBS ID 5645 Observation id SEQ NUM 701068 Sequence number RA NOM 213.93418969378 Nominal RA DEC NOM 11.504084271419 Nominal Dec ROLL NOM 119.752411581 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue March 21, 2006 14:25 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 701068

Instrument: ACIS Obs ID: 5645 Source: H 1413+117 PI: Dr. GEORGE CHARTAS Title: MAGNIFIED VIEWS OF THE CLOVERLEAF QSO

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 213.881102 11.532547 1827.147705 47.991467 38.072346 213.883077 11.480815 1092.659058 35.442814 30.828791 213.916719 11.401917 1136.857544 40.699463 27.932983 213.848751 11.627072 821.068176 35.622917 23.048876 213.942712 11.495507 425.428558 25.457479 16.711340 214.053512 11.603533 403.852509 26.586163 15.190327 214.213028 11.531150 618.625000 44.002251 14.058940 214.083060 11.497767 291.556824 22.765659 12.806870 213.910135 11.489558 217.571426 17.316540 12.564370 213.964584 11.450162 230.181824 18.645779 12.344983