Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:09 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290066

Instrument: ACIS Obs ID: 985 Source: VEGA, ACIS-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

acisf00985N002 full img2.fits acisf00985N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:09 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290066

Instrument: ACIS Obs ID: 985 Source: VEGA, ACIS-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-06T11:43:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T08:41:29 Observation start date DATE-END 2001-02-01T10:16:22 Observation end date RA PNT 279.24034605156 Pointing RA DEC PNT 38.784922717751 Pointing Dec ROLL PNT 38.222418035442 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-06T12:08:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T08:41:29 Observation start date DATE-END 2001-02-01T10:16:22 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, ACIS-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 985 Observation id SEQ NUM 290066 Sequence number RA NOM 279.24034605156 Nominal RA DEC NOM 38.784922717751 Nominal Dec ROLL NOM 38.222418035442 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:09 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290066

Instrument: ACIS Obs ID: 985 Source: VEGA, ACIS-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.487302 39.006991 72.068748 20.242031 3.560352 279.263268 38.643438 23.159090 6.548740 3.536419 279.577366 38.942393 70.760796 20.744041 3.411138 279.592100 38.922530 62.900333 18.820284 3.342156 279.501052 39.019722 62.129570 18.603401 3.339689 279.234687 38.784567 29.714285 8.967393 3.313592 279.430225 38.929461 35.830357 11.111665 3.224571 279.233820 38.783560 27.000000 8.575692 3.148434 279.529685 38.884049 42.833332 13.878320 3.086349