Summary Page Created:Thu December 21, 2006 10:57 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290070

Instrument: HRC Obs ID: 989 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00989N002 full img2.fits hrcf00989N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 10:57 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290070

Instrument: HRC Obs ID: 989 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-21T15:23:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-20T01:08:00 Observation start date DATE-END 2001-08-20T01:58:09 Observation end date RA PNT 279.23140614968 Pointing RA DEC PNT 38.780380799675 Pointing Dec ROLL PNT 233.20098951549 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-21T15:54:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-20T01:08:00 Observation start date DATE-END 2001-08-20T01:58:09 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 989 Observation id SEQ NUM 290070 Sequence number RA NOM 279.23140614968 Nominal RA DEC NOM 38.780380799675 Nominal Dec ROLL NOM 233.20098951549 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 10:57 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290070

Instrument: HRC Obs ID: 989 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.234863 38.783865 197.166672 19.905140 9.905313 278.963652 38.526236 139.554825 31.218786 4.470219 279.479889 39.057680 113.185509 26.339615 4.297159 279.486245 39.006485 97.750000 26.614103 3.672865 279.478896 39.017726 98.082146 27.072931 3.622886 279.046591 38.542400 67.611191 19.318262 3.499859 279.008091 38.567576 68.297905 20.235657 3.375126 279.416392 38.934965 58.275749 17.474840 3.334837 279.144652 38.657825 27.304464 8.410426 3.246502 279.359471 38.941132 42.083332 13.321138 3.159139