Summary Page Created:Sun May 27, 2007 03:03 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590186

Instrument: HRC Obs ID: 1737 Source: PSR B0540-69 PI: Dr. CXC Calibration Title: VERIFICATION OF AXAF TIMING CAPABILITY

hrcf01737N005 full img2.fits hrcf01737N005 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sun May 27, 2007 03:03 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590186

Instrument: HRC Obs ID: 1737 Source: PSR B0540-69 PI: Dr. CXC Calibration Title: VERIFICATION OF AXAF TIMING CAPABILITY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-05-27T06:17:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-06-22T05:44:33 Observation start date DATE-END 2000-06-22T08:37:46 Observation end date RA PNT 85.032012929516 Pointing RA DEC PNT -69.331227164605 Pointing Dec ROLL PNT 174.3793802807 Pointing Roll RA TARG 85.04625 Observer’s specified target RA DEC TARG -69.332 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-05-27T07:02:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-06-22T05:44:33 Observation start date DATE-END 2000-06-22T08:37:46 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT PSR B0540-69 Source name TITLE VERIFICATION OF AXAF TIM- ING CAPABILITY

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1737 Observation id SEQ NUM 590186 Sequence number RA NOM 85.032012929516 Nominal RA DEC NOM -69.331227164605 Nominal Dec ROLL NOM 174.3793802807 Nominal Roll

Summary Page Created:Sun May 27, 2007 03:03 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590186

Instrument: HRC Obs ID: 1737 Source: PSR B0540-69 PI: Dr. CXC Calibration Title: VERIFICATION OF AXAF TIMING CAPABILITY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 85.046594 -69.331732 3426.375000 85.559021 40.046917 85.888461 -69.384915 445.389282 40.280167 11.057285 85.888694 -69.367275 431.481262 50.444122 8.553648 84.253861 -69.292519 387.962250 45.815350 8.467953 85.887222 -69.348160 416.508942 50.311169 8.278658 85.045744 -69.332043 424.875000 52.197613 8.139740 84.235031 -69.327802 359.333344 45.324371 7.928038 84.237531 -69.288996 388.125000 52.713982 7.362847 84.248814 -69.328132 251.110489 35.879356 6.998746 84.337048 -69.325226 274.416656 43.699131 6.279682