Summary Page Created:Sun May 27, 2007 03:11 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590194

Instrument: HRC Obs ID: 1745 Source: PSR B0540-69 PI: Dr. CXC Calibration Title: VERIFICATION OF AXAF TIMING CAPABILITY

hrcf01745N005 full img2.fits hrcf01745N005 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sun May 27, 2007 03:11 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590194

Instrument: HRC Obs ID: 1745 Source: PSR B0540-69 PI: Dr. CXC Calibration Title: VERIFICATION OF AXAF TIMING CAPABILITY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-05-27T06:22:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-06-22T11:31:01 Observation start date DATE-END 2000-06-22T13:32:10 Observation end date RA PNT 85.031684939755 Pointing RA DEC PNT -69.331207729657 Pointing Dec ROLL PNT 174.14408088833 Pointing Roll RA TARG 85.04625 Observer’s specified target RA DEC TARG -69.332 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-05-27T07:10:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-06-22T11:31:01 Observation start date DATE-END 2000-06-22T13:32:10 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT PSR B0540-69 Source name TITLE VERIFICATION OF AXAF TIM- ING CAPABILITY

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1745 Observation id SEQ NUM 590194 Sequence number RA NOM 85.031684939755 Nominal RA DEC NOM -69.331207729657 Nominal Dec ROLL NOM 174.14408088833 Nominal Roll

Summary Page Created:Sun May 27, 2007 03:11 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590194

Instrument: HRC Obs ID: 1745 Source: PSR B0540-69 PI: Dr. CXC Calibration Title: VERIFICATION OF AXAF TIMING CAPABILITY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 85.046690 -69.331718 2424.375000 71.447609 33.932205 85.886821 -69.316824 333.634827 39.957478 8.349747 85.873271 -69.411315 281.555359 38.277344 7.355666 85.887869 -69.373770 263.430359 41.530045 6.343127 85.887462 -69.348128 264.672333 43.435928 6.093396 85.777927 -69.310929 187.038849 30.874105 6.058114 85.827457 -69.313127 214.291672 37.114468 5.773804 85.813924 -69.410766 218.125000 37.992294 5.741296 85.048503 -69.331403 167.125000 29.269337 5.709900 85.887327 -69.360897 213.035721 42.282391 5.038403