Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:12 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590219

Instrument: ACIS Obs ID: 1839 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,2,-1] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

acisf01839N002 full img2.fits acisf01839N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:12 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590219

Instrument: ACIS Obs ID: 1839 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,2,-1] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:42:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T03:51:22 Observation start date DATE-END 2000-09-02T06:13:12 Observation end date RA PNT 278.35268036794 Pointing RA DEC PNT -10.587408841368 Pointing Dec ROLL PNT 266.82878493964 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T14:11:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T03:51:22 Observation start date DATE-END 2000-09-02T06:13:12 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,2,-1]

Source name

TITLE HRC RESPONSE TO CONTIN- UUM SOURCE.

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1839 Observation id SEQ NUM 590219 Sequence number RA NOM 278.35268036794 Nominal RA DEC NOM -10.587408841368 Nominal Dec ROLL NOM 266.82878493964 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:12 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590219

Instrument: ACIS Obs ID: 1839 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,2,-1] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389689 -10.568830 761.571411 52.667885 14.459883 278.086552 -10.586548 187.409088 22.892015 8.186658 278.088514 -10.586678 153.820694 21.153151 7.271763 278.365626 -10.590104 67.000000 9.537721 7.024739 278.249839 -10.487831 49.556820 9.216673 5.376866 278.436184 -10.668663 28.034483 7.599742 3.688873 278.215878 -10.485616 29.048275 7.999707 3.631167 278.041819 -10.705044 44.457447 13.389461 3.320332