Summary Page Created:Wed June 6, 2007 11:17 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590222

Instrument: ACIS Obs ID: 1842 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,15,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

acisf01842N002 full img2.fits acisf01842N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 11:17 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590222

Instrument: ACIS Obs ID: 1842 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,15,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T14:54:38 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T11:17:25 Observation start date DATE-END 2000-09-02T13:43:47 Observation end date RA PNT 278.13300568616 Pointing RA DEC PNT -10.585982551003 Pointing Dec ROLL PNT 269.34208214602 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T15:16:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T11:17:25 Observation start date DATE-END 2000-09-02T13:43:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,15,0]

Source name

TITLE HRC RESPONSE TO CONTIN- UUM SOURCE.

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1842 Observation id SEQ NUM 590222 Sequence number RA NOM 278.13300568616 Nominal RA DEC NOM -10.585982551003 Nominal Dec ROLL NOM 269.34208214602 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 11:17 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590222

Instrument: ACIS Obs ID: 1842 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,15,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.390431 -10.568539 7573.627441 143.146240 52.908325 278.393207 -10.568536 3018.606934 134.939667 22.370049 278.432190 -10.488052 1197.438599 77.666664 15.417665 278.431651 -10.609152 844.855347 70.065483 12.058083 278.399799 -10.487648 817.375000 87.964043 9.292149 278.413676 -10.485467 727.385742 79.877731 9.106239 278.428549 -10.735444 423.318481 49.861988 8.489803 278.377832 -10.483994 581.704529 68.678963 8.469909 278.397939 -10.609921 602.681824 77.057747 7.821171 278.347170 -10.483197 430.117645 55.562103 7.741205