Summary Page Created:Wed June 6, 2007 11:05 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590223

Instrument: ACIS Obs ID: 1843 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,20,-4] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

acisf01843N002 full img2.fits acisf01843N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 11:05 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590223

Instrument: ACIS Obs ID: 1843 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,20,-4] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T14:32:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T08:35:02 Observation start date DATE-END 2000-09-02T11:17:25 Observation end date RA PNT 278.04787065101 Pointing RA DEC PNT -10.57039625623 Pointing Dec ROLL PNT 266.87172757061 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T15:03:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T08:35:02 Observation start date DATE-END 2000-09-02T11:17:25 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,20,-4]

Source name

TITLE HRC RESPONSE TO CONTIN- UUM SOURCE.

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1843 Observation id SEQ NUM 590223 Sequence number RA NOM 278.04787065101 Nominal RA DEC NOM -10.57039625623 Nominal Dec ROLL NOM 266.87172757061 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 11:05 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590223

Instrument: ACIS Obs ID: 1843 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,20,-4] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.361356 -10.485712 1685.710938 108.812195 15.491931 278.382946 -10.569597 2549.238037 173.701736 14.675950 278.372942 -10.605182 1743.376953 123.130585 14.158765 278.347470 -10.605739 1252.733887 99.470711 12.593998 278.315534 -10.483075 758.000000 68.029755 11.142183 278.335424 -10.481905 809.074097 81.133011 9.972194 278.330084 -10.746647 433.849731 48.975132 8.858572 278.306564 -10.608203 374.965515 47.105228 7.960168 278.086939 -10.586151 100.428574 12.770299 7.864230 278.310685 -10.481808 309.681824 46.247345 6.696208