Summary Page Created:Fri May 25, 2007 12:34 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 790054

Instrument: ACIS Obs ID: 1712 Source: 3C 273 PI: Dr. CXC Calibration Title: IN FLIGHT CALIBRATION OF THE HETGS EFFECTIVE AREA AND CROSS DISPERSION

PROFILE

acisf01712N003 full img2.fits acisf01712N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri May 25, 2007 12:34 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 790054

Instrument: ACIS Obs ID: 1712 Source: 3C 273 PI: Dr. CXC Calibration Title: IN FLIGHT CALIBRATION OF THE HETGS EFFECTIVE AREA AND CROSS DISPERSION

PROFILE

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-25T15:53:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-06-14T13:44:30 Observation start date DATE-END 2000-06-14T22:13:36 Observation end date RA PNT 187.27676746454 Pointing RA DEC PNT 2.054233828647 Pointing Dec ROLL PNT 245.84742800936 Pointing Roll RA TARG 187.277917 Observer’s specified target RA DEC TARG 2.052389 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-25T16:33:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-06-14T13:44:30 Observation start date DATE-END 2000-06-14T22:13:36 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 3C 273 Source name TITLE IN FLIGHT CALIBRATION OF THE HETGS EFFECTIVE AREA AND CROSS DISPERSION PROFILE

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1712 Observation id SEQ NUM 790054 Sequence number RA NOM 187.27676746454 Nominal RA DEC NOM 2.054233828647 Nominal Dec ROLL NOM 245.84742800936 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri May 25, 2007 12:34 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 790054

Instrument: ACIS Obs ID: 1712 Source: 3C 273 PI: Dr. CXC Calibration Title: IN FLIGHT CALIBRATION OF THE HETGS EFFECTIVE AREA AND CROSS DISPERSION

PROFILE

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.275376 2.049630 2464.000000 62.463371 39.447117 187.154868 1.955555 744.289978 33.498371 22.218693 187.278393 2.052058 1124.000000 67.748405 16.590796 187.274347 2.048486 575.857117 38.589588 14.922604 187.277560 2.052013 1051.428589 71.203934 14.766438 187.277376 2.052834 901.857117 65.181320 13.836128 187.081899 1.805509 804.112976 59.055935 13.616125 187.274940 2.049144 686.714294 51.197327 13.413089 187.278115 2.053050 834.428589 65.898476 12.662335 187.191594 1.755071 640.139526 58.644615 10.915572