Summary Page Created:Tue November 20, 2007 23:14 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290092

Instrument: HRC Obs ID: 2345 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02345N005 full img2.fits hrcf02345N005 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 23:14 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290092

Instrument: HRC Obs ID: 2345 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T04:05:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-12T17:07:24 Observation start date DATE-END 2000-12-12T17:32:34 Observation end date RA PNT 332.14788287741 Pointing RA DEC PNT 45.76726831357 Pointing Dec ROLL PNT 298.59653386685 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T04:13:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-12T17:07:24 Observation start date DATE-END 2000-12-12T17:32:34 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC,HRC-I,AO2A Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2345 Observation id SEQ NUM 290092 Sequence number RA NOM 332.14788287741 Nominal RA DEC NOM 45.76726831357 Nominal Dec ROLL NOM 298.59653386685 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 23:14 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290092

Instrument: HRC Obs ID: 2345 Source: ARLAC,HRC-I,AO2A PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169994 45.742300 5071.250000 76.388977 66.387192 331.746444 45.594165 89.462769 20.584805 4.346059 331.895943 46.048797 91.479385 24.796316 3.689233 331.718952 45.639511 64.428574 17.525007 3.676379 332.468174 45.656835 48.208332 13.305108 3.623295 332.553887 45.877183 72.317856 20.701319 3.493394 332.063897 46.042044 63.416668 18.723890 3.386939 332.364413 45.471607 67.338432 20.595867 3.269512 331.904377 45.667304 35.875000 11.156664 3.215567 331.931822 45.578764 44.352940 13.979083 3.172808